長らく続いております新型コロナウイルス（ COVID-19）の感染流行に伴う公共図書館等の休館の影響で、青空文庫も2020年4月14日より作業着手連絡システムおよび受付・点検チームの活動を、やむをえず一時休止しておりました。

緊急事態宣言そのものは5月末に解除されましたが、感染拡大防止のため図書館等の利用はなお全面再開とはならず、今もかなり制限された状態が続いております。

そのなかで受付・点検チームは、自身の安全と健康を第一にしつつ、まずは休止前にいただいていた申請や、底本の画像添付に協力していただいた作品の確認を、できる範囲で進めて参りました。

その結果、一定の条件付きであれば休止していた作業着手連絡システムおよび受付・点検の確認を再開できる目途が付いてきましたので、ここでご連絡差し上げます。

 長らく続いております新型コロナウイルス（COVID-19）の感染流行に伴う公共図書館等の休館の影響で、青空文庫も2020年4月14日より作業着手連絡システムおよび受付・点検チームの活動を、やむをえず一時休止しておりました。

緊急事態宣言そのものは5月末に解除されましたが、感染拡大防止のため図書館等の利用はなお全面再開とはならず、今もかなり制限された状態が続いております。

そのなかで受付・点検チームは、自身の安全と健康を第一にしつつ、まずは休止前にいただいていた申請や、底本の画像添付に協力していただいた作品の確認を、できる範囲で進めて参りました。

その結果、一定の条件付きであれば休止していた作業着手連絡システムおよび受付・点検の確認を再開できる目途が付いてきましたので、ここでご連絡差し上げます。

 長らく続いております新型コロナウイルス（COVID-19）の感染流行に伴う公共図書館等の休館の影響で、青空文庫も2020年4月14日より作業着手連絡システムおよび受付・点検チームの活動を、やむをえず一時休止しておりました。

緊急事態宣言そのものは5月末に解除されましたが、感染拡大防止のため図書館等の利用はなお全面再開とはならず、今もかなり制限された状態が続いております。

そのなかで受付・点検チームは、自身の安全と健康を第一にしつつ、まずは休止前にいただいていた申請や、底本の画像添付に協力していただいた作品の確認を、できる範囲で進めて参りました。

その結果、一定の条件付きであれば休止していた作業着手連絡システムおよび受付・点検の確認を再開できる目途が付いてきましたので、ここでご連絡差し上げます。

 長らく続いております新型コロナウイルス（COVID-19）の感染流行に伴う公共図書館等の休館の影響で、青空文庫も2020年4月14日より作業着手連絡システムおよび受付・点検チームの活動を、やむをえず一時休止しておりました。

緊急事態宣言そのものは5月末に解除されましたが、感染拡大防止のため図書館等の利用はなお全面再開とはならず、今もかなり制限された状態が続いております。

そのなかで受付・点検チームは、自身の安全と健康を第一にしつつ、まずは休止前にいただいていた申請や、底本の画像添付に協力していただいた作品の確認を、できる範囲で進めて参りました。

その結果、一定の条件付きであれば休止していた作業着手連絡システムおよび受付・点検の確認を再開できる目途が付いてきましたので、ここでご連絡差し上げます。

 長らく続いております新型コロナウイルス（COVID-19）の感染流行に伴う公共図書館等の休館の影響で、青空文庫も2020年4月14日より作業着手連絡システムおよび受付・点検チームの活動を、やむをえず一時休止しておりました。

緊急事態宣言そのものは5月末に解除されましたが、感染拡大防止のため図書館等の利用はなお全面再開とはならず、今もかなり制限された状態が続いております。

そのなかで受付・点検チームは、自身の安全と健康を第一にしつつ、まずは休止前にいただいていた申請や、底本の画像添付に協力していただいた作品の確認を、できる範囲で進めて参りました。

その結果、一定の条件付きであれば休止していた作業着手連絡システムおよび受付・点検の確認を再開できる目途が付いてきましたので、ここでご連絡差し上げます。

 長らく続いております新型コロナウイルス（COVID-19）の感染流行に伴う公共図書館等の休館の影響で、青空文庫も2020年4月14日より作業着手連絡システムおよび受付・点検チームの活動を、やむをえず一時休止しておりました。

緊急事態宣言そのものは5月末に解除されましたが、感染拡大防止のため図書館等の利用はなお全面再開とはならず、今もかなり制限された状態が続いております。

そのなかで受付・点検チームは、自身の安全と健康を第一にしつつ、まずは休止前にいただいていた申請や、底本の画像添付に協力していただいた作品の確認を、できる範囲で進めて参りました。

その結果、一定の条件付きであれば休止していた作業着手連絡システムおよび受付・点検の確認を再開できる目途が付いてきましたので、ここでご連絡差し上げます。

 長らく続いております新型コロナウイルス（COVID-19）の感染流行に伴う公共図書館等の休館の影響で、青空文庫も2020年4月14日より作業着手連絡システムおよび受付・点検チームの活動を、やむをえず一時休止しておりました。

緊急事態宣言そのものは5月末に解除されましたが、感染拡大防止のため図書館等の利用はなお全面再開とはならず、今もかなり制限された状態が続いております。

そのなかで受付・点検チームは、自身の安全と健康を第一にしつつ、まずは休止前にいただいていた申請や、底本の画像添付に協力していただいた作品の確認を、できる範囲で進めて参りました。

その結果、一定の条件付きであれば休止していた作業着手連絡システムおよび受付・点検の確認を再開できる目途が付いてきましたので、ここでご連絡差し上げます。

 長らく続いております新型コロナウイルス（COVID-19）の感染流行に伴う公共図書館等の休館の影響で、青空文庫も2020年4月14日より作業着手連絡システムおよび受付・点検チームの活動を、やむをえず一時休止しておりました。

緊急事態宣言そのものは5月末に解除されましたが、感染拡大防止のため図書館等の利用はなお全面再開とはならず、今もかなり制限された状態が続いております。

そのなかで受付・点検チームは、自身の安全と健康を第一にしつつ、まずは休止前にいただいていた申請や、底本の画像添付に協力していただいた作品の確認を、できる範囲で進めて参りました。

その結果、一定の条件付きであれば休止していた作業着手連絡システムおよび受付・点検の確認を再開できる目途が付いてきましたので、ここでご連絡差し上げます。

 長らく続いております新型コロナウイルス（COVID-19）の感染流行に伴う公共図書館等の休館の影響で、青空文庫も2020年4月14日より作業着手連絡システムおよび受付・点検チームの活動を、やむをえず一時休止しておりました。

緊急事態宣言そのものは5月末に解除されましたが、感染拡大防止のため図書館等の利用はなお全面再開とはならず、今もかなり制限された状態が続いております。

そのなかで受付・点検チームは、自身の安全と健康を第一にしつつ、まずは休止前にいただいていた申請や、底本の画像添付に協力していただいた作品の確認を、できる範囲で進めて参りました。

その結果、一定の条件付きであれば休止していた作業着手連絡システムおよび受付・点検の確認を再開できる目途が付いてきましたので、ここでご連絡差し上げます。

 長らく続いております新型コロナウイルス（COVID-19）の感染流行に伴う公共図書館等の休館の影響で、青空文庫も2020年4月14日より作業着手連絡システムおよび受付・点検チームの活動を、やむをえず一時休止しておりました。

緊急事態宣言そのものは5月末に解除されましたが、感染拡大防止のため図書館等の利用はなお全面再開とはならず、今もかなり制限された状態が続いております。

そのなかで受付・点検チームは、自身の安全と健康を第一にしつつ、まずは休止前にいただいていた申請や、底本の画像添付に協力していただいた作品の確認を、できる範囲で進めて参りました。

その結果、一定の条件付きであれば休止していた作業着手連絡システムおよび受付・点検の確認を再開できる目途が付いてきましたので、ここでご連絡差し上げます。

 長らく続いております新型コロナウイルス（COVID-19）の感染流行に伴う公共図書館等の休館の影響で、青空文庫も2020年4月14日より作業着手連絡システムおよび受付・点検チームの活動を、やむをえず一時休止しておりました。

緊急事態宣言そのものは5月末に解除されましたが、感染拡大防止のため図書館等の利用はなお全面再開とはならず、今もかなり制限された状態が続いております。

そのなかで受付・点検チームは、自身の安全と健康を第一にしつつ、まずは休止前にいただいていた申請や、底本の画像添付に協力していただいた作品の確認を、できる範囲で進めて参りました。

その結果、一定の条件付きであれば休止していた作業着手連絡システムおよび受付・点検の確認を再開できる目途が付いてきましたので、ここでご連絡差し上げます。